---
title: Personvernerklæring
description: Hvordan Archgate behandler dataene dine, hva vi samler inn, og rettighetene dine.
---

For den fullstendige Archgate-personvernerklæringen, besøk:

**[archgate.dev/privacy-policy](https://archgate.dev/privacy-policy)**

Seksjonene nedenfor oppsummerer de mest relevante punktene for CLI-brukere. Den kanoniske erklæringen på nettstedet er den juridisk bindende versjonen.

**Behandlingsansvarlig:** Dasolve AS (Org.nr 936 035 019), Lillogata 5P, 0484 Oslo, Norge. Kontakt: [privacy@archgate.dev](mailto:privacy@archgate.dev).

## Sammendrag for CLI-brukere

### Hva CLI-en samler inn

Archgate samler inn **anonym bruksanalyse** (via PostHog) og **krasjrapporter** (via Sentry) for å forbedre verktøyet. Ingen personopplysninger, kildekode, filinnhold eller AI-prompter samles noensinne inn av selve CLI-en. Se [Telemetri](/reference/telemetry/)-siden for en detaljert gjennomgang av hvert datapunkt.

**Rettslig grunnlag:** Berettiget interesse under GDPR artikkel 6(1)(f). Se vår [Vurdering av berettigede interesser](https://archgate.dev/legitimate-interest-assessment).

### Datalagring og oppbevaringstid

| Tjeneste      | Data                      | Region         | Oppbevaringstid           |
| ------------- | ------------------------- | -------------- | ------------------------- |
| PostHog Cloud | Anonym bruksanalyse       | EU (Frankfurt) | 1 år                      |
| Sentry Cloud  | Krasjrapporter            | EU (Frankfurt) | 90 dager                  |
| Turso         | Plugins Service-kontodata | EU             | Til sletting etterspørres |

Data overføres via reverseproksier på `n.archgate.dev` (analyse) og `s.archgate.dev` (feil) -- transparente videresendere driftet av Dasolve AS på Cloudflare, uten logging eller lagring.

### Archgate Plugins Service

Når du registrerer deg via `archgate login`, samler **Plugins Service** (`plugins.archgate.dev`) inn personopplysninger: din **e-postadresse**, **GitHub-brukernavn**, **editorvalg** og en **beskrivelse av bruksområde**. Disse dataene brukes til å opprette kontoen din og sende en velkomst-e-post. Autentiseringstokener lagres som SHA-256-hasher på serverne våre; på din maskin oppbevares legitimasjonen i operativsystemets legitimasjonsbehandler (aldri som ren tekstfiler).

Ved å opprette en konto godtar du [tjenestevilkårene](https://archgate.dev/terms-of-service). Se den [fullstendige personvernerklæringen](https://archgate.dev/privacy-policy) for komplette detaljer.

### Slik reserverer du deg

```bash
# Miljøvariabel (umiddelbar, per sesjon eller i shellprofil)
export ARCHGATE_TELEMETRY=0

# Eller permanent via CLI-en
archgate telemetry disable
```

Merk: telemetrireservasjon deaktiverer CLI-analyse og krasjrapportering. Det påvirker ikke Plugins Service-kontodataene, som kreves for plugintilgang. For å slette kontodataene dine, kontakt [privacy@archgate.dev](mailto:privacy@archgate.dev).

### Dine rettigheter

- **Innsyn:** Be om en kopi av dataene dine -- send e-post til [privacy@archgate.dev](mailto:privacy@archgate.dev) med din installasjons-ID (fra `~/.archgate/config.json` eller `archgate telemetry status`).
- **Sletting:** Be om sletting av historiske data -- send e-post med din installasjons-ID. Gjennomføres innen 30 dager.
- **Protest:** Deaktiver telemetri når som helst via `archgate telemetry disable`.
- **Dataportabilitet:** Be om dataeksport i JSON- eller CSV-format.
- **Klage:** Kontakt Datatilsynet ([Datatilsynet](https://www.datatilsynet.no)).

### Hva dokumentasjonssiden samler inn

Denne dokumentasjonssiden (`cli.archgate.dev`) bruker [Cloudflare Web Analytics](https://www.cloudflare.com/web-analytics/), en personvernvennlig analysetjeneste. Cloudflare Web Analytics bruker ikke informasjonskapsler, sporer ikke individuelle besøkende og samler ikke inn personopplysninger. Tjenesten gir kun aggregerte sidevisnings- og ytelsesmålinger.

PostHog brukes også på dette nettstedet med **informasjonskapselløs sporing kun i minnet** (`persistence: "memory"`). Ingen informasjonskapsler settes, ingen localStorage skrives, og ingen data vedvarer mellom sidelastinger.
