
% !Mode:: "TeX:UTF-8"
% 用于测试gb7714-2015样式文献表中数字标签的格式
% 测试gbbiblabel选项
\documentclass[twoside]{article}
\usepackage{ctex}
\usepackage[top=10pt,bottom=10pt,left=1cm,right=1cm,paperheight=3cm]{geometry}
\usepackage{xcolor}
\usepackage[CJKbookmarks,colorlinks,bookmarksnumbered=true,pdfstartview=FitH,linkcolor=blue]{hyperref}
\usepackage[backend=biber,style=gb7714-2015,gbbiblabel=bracket]{biblatex}
%• gbbiblabel=bracket，序号数字由方括号包围，比如 [1]；
%• gbbiblabel=parens，序号数字由圆括号包围，比如 (1)；
%• gbbiblabel=dot，序号数字数字后面加点，比如 1.；
%• gbbiblabel=plain，序号数字无装饰，比如 1；
%• gbbiblabel=box，序号数字由方框包围，比如 1 ；
%• gbbiblabel=circle，序号数字由圆圈包围，比如⃝ 1 。

\addbibresource[location=local]{example.bib}
\renewcommand{\bibfont}{\zihao{-5}}
%\setlength{\bibitemsep}{0ex}
%\setlength{\bibnamesep}{0ex}
%\setlength{\bibinitsep}{0ex}

\begin{document}

%\section{测试gb7714-2015样式文献表中数字标签的格式}

\nocite{王夫之1845--,陈登原2000-29-29,刘彻东1998-38-39,杨宗英1996-24-29}

\printbibliography[heading=none]
\end{document} 