-- SQL script to create table `upcloud_ips` and insert IP addresses

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `upcloud_ips` (
  `ip_address` VARCHAR(45) NOT NULL,
  `ip_type` VARCHAR(10) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`ip_address`)
);

INSERT INTO `upcloud_ips` (`ip_address`, `ip_type`) VALUES ('5.22.208.0/22', 'IPv4');
INSERT INTO `upcloud_ips` (`ip_address`, `ip_type`) VALUES ('5.22.212.0/22', 'IPv4');
INSERT INTO `upcloud_ips` (`ip_address`, `ip_type`) VALUES ('5.22.216.0/22', 'IPv4');
INSERT INTO `upcloud_ips` (`ip_address`, `ip_type`) VALUES ('5.22.220.0/22', 'IPv4');
INSERT INTO `upcloud_ips` (`ip_address`, `ip_type`) VALUES ('5.57.208.0/24', 'IPv4');
INSERT INTO `upcloud_ips` (`ip_address`, `ip_type`) VALUES ('5.253.32.0/22', 'IPv4');
INSERT INTO `upcloud_ips` (`ip_address`, `ip_type`) VALUES ('38.100.118.0/23', 'IPv4');
INSERT INTO `upcloud_ips` (`ip_address`, `ip_type`) VALUES ('62.164.153.0/24', 'IPv4');
INSERT INTO `upcloud_ips` (`ip_address`, `ip_type`) VALUES ('77.81.0.0/24', 'IPv4');
INSERT INTO `upcloud_ips` (`ip_address`, `ip_type`) VALUES ('80.69.172.0/22', 'IPv4');
INSERT INTO `upcloud_ips` (`ip_address`, `ip_type`) VALUES ('81.27.96.0/22', 'IPv4');
INSERT INTO `upcloud_ips` (`ip_address`, `ip_type`) VALUES ('81.27.100.0/22', 'IPv4');
INSERT INTO `upcloud_ips` (`ip_address`, `ip_type`) VALUES ('81.27.104.0/23', 'IPv4');
INSERT INTO `upcloud_ips` (`ip_address`, `ip_type`) VALUES ('81.27.106.0/23', 'IPv4');
INSERT INTO `upcloud_ips` (`ip_address`, `ip_type`) VALUES ('81.27.108.0/22', 'IPv4');
INSERT INTO `upcloud_ips` (`ip_address`, `ip_type`) VALUES ('83.136.248.0/21', 'IPv4');
INSERT INTO `upcloud_ips` (`ip_address`, `ip_type`) VALUES ('85.9.192.0/21', 'IPv4');
INSERT INTO `upcloud_ips` (`ip_address`, `ip_type`) VALUES ('85.9.200.0/21', 'IPv4');
INSERT INTO `upcloud_ips` (`ip_address`, `ip_type`) VALUES ('85.9.208.0/21', 'IPv4');
INSERT INTO `upcloud_ips` (`ip_address`, `ip_type`) VALUES ('85.9.216.0/22', 'IPv4');
INSERT INTO `upcloud_ips` (`ip_address`, `ip_type`) VALUES ('85.9.220.0/22', 'IPv4');
INSERT INTO `upcloud_ips` (`ip_address`, `ip_type`) VALUES ('87.58.144.0/22', 'IPv4');
INSERT INTO `upcloud_ips` (`ip_address`, `ip_type`) VALUES ('87.58.148.0/22', 'IPv4');
INSERT INTO `upcloud_ips` (`ip_address`, `ip_type`) VALUES ('87.58.152.0/22', 'IPv4');
INSERT INTO `upcloud_ips` (`ip_address`, `ip_type`) VALUES ('87.58.156.0/23', 'IPv4');
INSERT INTO `upcloud_ips` (`ip_address`, `ip_type`) VALUES ('87.58.158.0/23', 'IPv4');
INSERT INTO `upcloud_ips` (`ip_address`, `ip_type`) VALUES ('94.237.0.0/24', 'IPv4');
INSERT INTO `upcloud_ips` (`ip_address`, `ip_type`) VALUES ('94.237.1.0/24', 'IPv4');
INSERT INTO `upcloud_ips` (`ip_address`, `ip_type`) VALUES ('94.237.2.0/23', 'IPv4');
INSERT INTO `upcloud_ips` (`ip_address`, `ip_type`) VALUES ('94.237.4.0/22', 'IPv4');
INSERT INTO `upcloud_ips` (`ip_address`, `ip_type`) VALUES ('94.237.8.0/21', 'IPv4');
INSERT INTO `upcloud_ips` (`ip_address`, `ip_type`) VALUES ('94.237.16.0/21', 'IPv4');
INSERT INTO `upcloud_ips` (`ip_address`, `ip_type`) VALUES ('94.237.24.0/21', 'IPv4');
INSERT INTO `upcloud_ips` (`ip_address`, `ip_type`) VALUES ('94.237.32.0/21', 'IPv4');
INSERT INTO `upcloud_ips` (`ip_address`, `ip_type`) VALUES ('94.237.40.0/21', 'IPv4');
INSERT INTO `upcloud_ips` (`ip_address`, `ip_type`) VALUES ('94.237.48.0/20', 'IPv4');
INSERT INTO `upcloud_ips` (`ip_address`, `ip_type`) VALUES ('94.237.64.0/20', 'IPv4');
INSERT INTO `upcloud_ips` (`ip_address`, `ip_type`) VALUES ('94.237.80.0/20', 'IPv4');
INSERT INTO `upcloud_ips` (`ip_address`, `ip_type`) VALUES ('94.237.96.0/21', 'IPv4');
INSERT INTO `upcloud_ips` (`ip_address`, `ip_type`) VALUES ('94.237.104.0/22', 'IPv4');
INSERT INTO `upcloud_ips` (`ip_address`, `ip_type`) VALUES ('94.237.108.0/22', 'IPv4');
INSERT INTO `upcloud_ips` (`ip_address`, `ip_type`) VALUES ('94.237.112.0/21', 'IPv4');
INSERT INTO `upcloud_ips` (`ip_address`, `ip_type`) VALUES ('94.237.120.0/22', 'IPv4');
INSERT INTO `upcloud_ips` (`ip_address`, `ip_type`) VALUES ('94.237.124.0/23', 'IPv4');
INSERT INTO `upcloud_ips` (`ip_address`, `ip_type`) VALUES ('94.237.126.0/24', 'IPv4');
INSERT INTO `upcloud_ips` (`ip_address`, `ip_type`) VALUES ('95.111.192.0/21', 'IPv4');
INSERT INTO `upcloud_ips` (`ip_address`, `ip_type`) VALUES ('95.111.200.0/22', 'IPv4');
INSERT INTO `upcloud_ips` (`ip_address`, `ip_type`) VALUES ('95.111.204.0/22', 'IPv4');
INSERT INTO `upcloud_ips` (`ip_address`, `ip_type`) VALUES ('95.111.208.0/22', 'IPv4');
INSERT INTO `upcloud_ips` (`ip_address`, `ip_type`) VALUES ('95.111.212.0/22', 'IPv4');
INSERT INTO `upcloud_ips` (`ip_address`, `ip_type`) VALUES ('95.111.216.0/21', 'IPv4');
INSERT INTO `upcloud_ips` (`ip_address`, `ip_type`) VALUES ('109.71.54.0/24', 'IPv4');
INSERT INTO `upcloud_ips` (`ip_address`, `ip_type`) VALUES ('109.71.55.0/24', 'IPv4');
INSERT INTO `upcloud_ips` (`ip_address`, `ip_type`) VALUES ('152.44.32.0/21', 'IPv4');
INSERT INTO `upcloud_ips` (`ip_address`, `ip_type`) VALUES ('152.44.40.0/22', 'IPv4');
INSERT INTO `upcloud_ips` (`ip_address`, `ip_type`) VALUES ('152.44.44.0/22', 'IPv4');
INSERT INTO `upcloud_ips` (`ip_address`, `ip_type`) VALUES ('185.20.136.0/22', 'IPv4');
INSERT INTO `upcloud_ips` (`ip_address`, `ip_type`) VALUES ('185.26.48.0/22', 'IPv4');
INSERT INTO `upcloud_ips` (`ip_address`, `ip_type`) VALUES ('185.70.196.0/22', 'IPv4');
INSERT INTO `upcloud_ips` (`ip_address`, `ip_type`) VALUES ('185.168.48.0/24', 'IPv4');
INSERT INTO `upcloud_ips` (`ip_address`, `ip_type`) VALUES ('194.39.109.0/24', 'IPv4');
INSERT INTO `upcloud_ips` (`ip_address`, `ip_type`) VALUES ('194.62.96.0/22', 'IPv4');
INSERT INTO `upcloud_ips` (`ip_address`, `ip_type`) VALUES ('194.107.180.0/24', 'IPv4');
INSERT INTO `upcloud_ips` (`ip_address`, `ip_type`) VALUES ('194.113.72.0/22', 'IPv4');
INSERT INTO `upcloud_ips` (`ip_address`, `ip_type`) VALUES ('203.30.224.0/23', 'IPv4');
INSERT INTO `upcloud_ips` (`ip_address`, `ip_type`) VALUES ('206.209.216.0/24', 'IPv4');
INSERT INTO `upcloud_ips` (`ip_address`, `ip_type`) VALUES ('209.50.48.0/21', 'IPv4');
INSERT INTO `upcloud_ips` (`ip_address`, `ip_type`) VALUES ('209.50.56.0/22', 'IPv4');
INSERT INTO `upcloud_ips` (`ip_address`, `ip_type`) VALUES ('209.50.60.0/22', 'IPv4');
INSERT INTO `upcloud_ips` (`ip_address`, `ip_type`) VALUES ('209.94.56.0/22', 'IPv4');
INSERT INTO `upcloud_ips` (`ip_address`, `ip_type`) VALUES ('209.94.60.0/22', 'IPv4');
INSERT INTO `upcloud_ips` (`ip_address`, `ip_type`) VALUES ('209.151.144.0/22', 'IPv4');
INSERT INTO `upcloud_ips` (`ip_address`, `ip_type`) VALUES ('209.151.148.0/22', 'IPv4');
INSERT INTO `upcloud_ips` (`ip_address`, `ip_type`) VALUES ('209.151.152.0/22', 'IPv4');
INSERT INTO `upcloud_ips` (`ip_address`, `ip_type`) VALUES ('209.151.156.0/23', 'IPv4');
INSERT INTO `upcloud_ips` (`ip_address`, `ip_type`) VALUES ('209.151.158.0/24', 'IPv4');
INSERT INTO `upcloud_ips` (`ip_address`, `ip_type`) VALUES ('209.151.159.0/24', 'IPv4');
INSERT INTO `upcloud_ips` (`ip_address`, `ip_type`) VALUES ('212.147.224.0/22', 'IPv4');
INSERT INTO `upcloud_ips` (`ip_address`, `ip_type`) VALUES ('212.147.228.0/22', 'IPv4');
INSERT INTO `upcloud_ips` (`ip_address`, `ip_type`) VALUES ('212.147.232.0/22', 'IPv4');
INSERT INTO `upcloud_ips` (`ip_address`, `ip_type`) VALUES ('212.147.236.0/22', 'IPv4');
INSERT INTO `upcloud_ips` (`ip_address`, `ip_type`) VALUES ('212.147.240.0/22', 'IPv4');
INSERT INTO `upcloud_ips` (`ip_address`, `ip_type`) VALUES ('212.147.244.0/22', 'IPv4');
INSERT INTO `upcloud_ips` (`ip_address`, `ip_type`) VALUES ('212.147.248.0/23', 'IPv4');
INSERT INTO `upcloud_ips` (`ip_address`, `ip_type`) VALUES ('212.147.250.0/23', 'IPv4');
INSERT INTO `upcloud_ips` (`ip_address`, `ip_type`) VALUES ('212.147.252.0/22', 'IPv4');
INSERT INTO `upcloud_ips` (`ip_address`, `ip_type`) VALUES ('213.163.192.0/20', 'IPv4');
INSERT INTO `upcloud_ips` (`ip_address`, `ip_type`) VALUES ('2604:ed40::/32', 'IPv6');
INSERT INTO `upcloud_ips` (`ip_address`, `ip_type`) VALUES ('2605:7380::/32', 'IPv6');
INSERT INTO `upcloud_ips` (`ip_address`, `ip_type`) VALUES ('2605:7380:8000::/34', 'IPv6');
INSERT INTO `upcloud_ips` (`ip_address`, `ip_type`) VALUES ('2a03:3b00:1::/48', 'IPv6');
INSERT INTO `upcloud_ips` (`ip_address`, `ip_type`) VALUES ('2a03:3b00:2::/48', 'IPv6');
INSERT INTO `upcloud_ips` (`ip_address`, `ip_type`) VALUES ('2a03:3b00:c::/48', 'IPv6');
INSERT INTO `upcloud_ips` (`ip_address`, `ip_type`) VALUES ('2a04:3540::/32', 'IPv6');
INSERT INTO `upcloud_ips` (`ip_address`, `ip_type`) VALUES ('2a04:3541::/32', 'IPv6');
INSERT INTO `upcloud_ips` (`ip_address`, `ip_type`) VALUES ('2a04:3541:8000::/34', 'IPv6');
INSERT INTO `upcloud_ips` (`ip_address`, `ip_type`) VALUES ('2a04:3542::/32', 'IPv6');
INSERT INTO `upcloud_ips` (`ip_address`, `ip_type`) VALUES ('2a04:3542:8000::/34', 'IPv6');
INSERT INTO `upcloud_ips` (`ip_address`, `ip_type`) VALUES ('2a04:3543::/32', 'IPv6');
INSERT INTO `upcloud_ips` (`ip_address`, `ip_type`) VALUES ('2a04:3544::/32', 'IPv6');
INSERT INTO `upcloud_ips` (`ip_address`, `ip_type`) VALUES ('2a04:3544:8000::/34', 'IPv6');
INSERT INTO `upcloud_ips` (`ip_address`, `ip_type`) VALUES ('2a04:3545::/32', 'IPv6');
INSERT INTO `upcloud_ips` (`ip_address`, `ip_type`) VALUES ('2a04:3545:4000::/34', 'IPv6');
INSERT INTO `upcloud_ips` (`ip_address`, `ip_type`) VALUES ('2a04:3545:8000::/34', 'IPv6');
INSERT INTO `upcloud_ips` (`ip_address`, `ip_type`) VALUES ('2a04:3546::/32', 'IPv6');
INSERT INTO `upcloud_ips` (`ip_address`, `ip_type`) VALUES ('2a09:51c0::/29', 'IPv6');
INSERT INTO `upcloud_ips` (`ip_address`, `ip_type`) VALUES ('2a0d:7980:2::/48', 'IPv6');
